180

±

RADIALLY SCALED PARAMETERS TOWARD LOAD —> <— TOWARD GENERATOR

SWR

1 ∞ dBS

1 ∞

Atten. [dB] SW Loss coeff

1 ∞

Rtn loss [dB]

∞

Rfl coeff,P

0

Rfl loss [dB]

∞ 0

SW peak (const P)

0 ∞

Rfl coeff E/I

0

Trans coeff,P

1 CENTRE

Trans coeff,E/I

ORIGIN

The Smith Chart Calculator